LIBRARY OVERRIDES INITINSTANCE TERMINSTANCE
DATA MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
CODE LOADONCALL

EXPORTS
    BREAK = OX_BREAK
    NETERR = OX_NETERR
